\documentclass[aspectratio=169,t,xcolor=table]{beamer} % t is global top alignment
\usepackage{polyglossia}
\usepackage{fontspec}
\setdefaultlanguage{greek}
% \newfontfamily\greekfont{Noto Sans}
% \newfontfamily\greekfontsf{Noto Sans}
% \newfontfamily\greekfonttt{Noto Sans}
\newfontfamily\greekfont{Open Sans}
\newfontfamily\greekfontsf{Open Sans}
\newfontfamily\greekfonttt{Open Sans}
\usepackage{datetime}
\newdateformat{mydate}{\monthname[\THEMONTH] \THEYEAR}
\def\today{\ifcase\month\or
  Ιανουάριος\or Φεβρουάριος\or Μάρτιος\or Απρίλιος \or Μάιος\or Ιούνιος\or
  Ιούλιος\or Αύγουστος\or Σεπτέμβριος\or Οκτώβριος \or Νοέμβριος \or Δεκέμβριος \fi
  \space \number\year}

\usepackage{booktabs}
\usepackage{subcaption}
% \usepackage{pdflscape}

\usepackage{ragged2e}\justifying % for justify text (make it more square)
% \setlength{\parskip}{5pt} % add space between paragraphs

\usetheme{Ufg}

%-------------------------------------------------------------Theorems
\newtheorem{conj}{Conjetura}
\newtheorem{defi}{Definição}
\newtheorem{teo}{Teorema}
\newtheorem{lema}{Lema}
\newtheorem{prop}{Proposição}
\newtheorem{cor}{Corolário}
\newtheorem{ex}{Ορισμός}
\newtheorem{exer}{Exercício}

\setbeamertemplate{theorems}[numbered]
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
\setbeamertemplate{frametitle continuation}{\frametitle{Επισκόπηση}} % To not have Επισκόπηση I II etc
% Unfortunately is sets Επισκόπηση as continuation title for all continuing frames
%-------------------------------------------------------------%

%----------------------- Primary Definitions -----------------%
% This command set the default Color, is also possible to choose a custom color
\setPrimaryColor{UFGBlue}

% First one is logo in title slide only located at the bottom left (we recommend use a horizontal image)
% Second one is the logo used in the title slide at the bottom right
% and all remaining slides (we recommend use a square image) in a smaller form factor
\setLogos{lib/logos/logo_aegean.png}{lib/logos/secdep_logo.png}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Title Slide Information
\author{Κωνσταντίνος Χωλίδης}
% \\ are for the titles to be centered and not have them interfere with the slide background shapes
\title[Ανάπτυξη του SecDep]{Σκλήρυνση Μηχανής Δοχείων και\\Λειτουργικού Συστήματος σε\\Περιβάλλοντα Linux}
\institute[ICSD]{Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και\\Επικοινωνιακών Συστημάτων\\
\smallskip
Επίβλεψη: \textbf{Δρ. Κρητικός Κυριάκος}\\
\medskip
Μέλη εξεταστικής επιτροπής:\\
\medskip
\begin{tabular}{c@{\hspace{0.3cm}}c}
\textbf{Δρ. Σκούτας Δημήτριος} & \textbf{Δρ. Σκιάνης Χαράλαμπος}\\
% Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΜΠΕΣ & Καθηγητής Τμήματος ΜΠΕΣ \\
\end{tabular}
}
\subject{Διπλωματική Εργασία - Παρουσίαση}
\date{\mydate\today}
\keywords{Cloud, Security, Virtualization, Virtual Machines, Containers, Container Engine, Micro-services, Automation, Hardening, Docker, Linux}
%-------------------------------------------------------------%

\begin{document}

%-------------------------------------------------------------The next statement creates the title page.
% \frame[noframenumbering]{\titlepage}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]
    % \vspace{15pt} % good enough to not interfere with the background
    % \vspace{1.5cm} % same height as the default
        % \scriptsize
        % \vspace{-1.2cm}
    \begin{columns} % by default it is not exactly in the middle
        \column{\textwidth}
            \titlepage
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical} % This command define the layout. 'vertical' can be replace with 'horizontal', 'blank, 'mainpoint', 'titlepage'
\begin{frame}[allowframebreaks] % allowframebreaks is used to split the content in multiple slides
    \frametitle{Επισκόπηση}
    \tableofcontents[hideallsubsections] % We still add them for pdf toc though
    % \tableofcontents[pausesections,sections={-1}] % to show one section at a time (needs more than one definition to work)
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Στόχος της Εργασίας}
        \begin{block}

            Ανάπτυξη εργαλείου, το οποίο θα διευκολύνει έναν οργανισμό στην
            εγκατάσταση και διαμόρφωση με αυτοματοποιημένο τρόπο, ενός
            ασφαλούς, κατανεμημένου περιβάλλοντος (φιλοξενίας και λειτουργίας)
            για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών.

        \end{block}
        \begin{block}<2->{Κύριες Λειτουργίες:}
            \begin{itemize}
                \item<3-> Δημιουργία εικονικών μηχανών
                \item<4-> Σκλήρυνση των εικονικών μηχανών
                \item<5-> Εγκατάσταση/Σκλήρυνση του Docker
            \end{itemize}
        \end{block}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{mainpoint}
\section{Εισαγωγή}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]
    \frametitle{Εισαγωγικές Έννοιες}
\end{frame}
\addtocounter{framenumber}{1}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{horizontal}
\begin{frame}
    % \large % maybe add this to all of the slides
%% sizes: \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small, \normalsize, \large, \Large, \LARGE, \huge and \Huge.
    \frametitle{Λίγα λόγια για:}
        \begin{itemize}
            \item<2-> Νεφο-υπολογιστική
            \item<3-> Εικονικοποίηση
            \item<4-> Υπερ-επόπτες
            \item<5-> Docker
        \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical}
\begin{frame}
    \frametitle{Νεφο-υπολογιστική}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/cloud_computing.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}{Νεφο-υπολογιστική}

    \begin{block}{Ορισμός}

        Ένα μοντέλο, το οποίο επιτρέπει την ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε
        υπολογιστικούς πόρους, μέσω του διαδικτύου.

    \end{block}

    \begin{block}{Χαρακτηριστικά}<2->

        \begin{itemize}
            \item<3-> Αυτοεξυπηρέτηση κατά παραγγελία (On-demand Self-service)
            \item<4-> Πανταχού παρούσα πρόσβαση (Ubiquitous Access)
            \item<5-> Πολλαπλή Μίσθωση (Multi-Tenancy)
            \item<6-> Ελαστικότητα (Elasticity)
            \item<7-> Μετρούμενη υπηρεσία (Measured Service)
        \end{itemize}

    \end{block}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{horizontal}
\begin{frame}{Μοντέλα Παράδοσης}

    \begin{itemize}
        \item<2-> Software as a Service (SaaS) (Λογισμικό ως Υπηρεσία)
        \item<3-> Platform as a Service (PaaS) (Πλατφόρμα ως Υπηρεσία)
        \item<4-> Infrastructure as a Service (IaaS) (Υποδομή ως Υπηρεσία)
    \end{itemize}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical}
\begin{frame}
    \frametitle{Διαχωρισμός Εννοιών}
    \begin{tikzpicture}[
    spy using outlines={
    circle,
    magnification=4,
    size=5cm,
    connect spies}]
    \node[inner sep=0pt] {\pgfimage[width=0.6\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/saas_paas_iaas_examples.png}};
    \only<2>{\spy[blue!70!black] on (-2.35,1.8) in node at (.5\textwidth,0);}
    \only<3>{\spy[blue!70!black] on (1.45,-0.1) in node at (.5\textwidth,0);}
    \only<4>{\spy[blue!70!black] on (-2.5,-2) in node at (.5\textwidth,0);}
    \end{tikzpicture}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Εμβέλεια ελέγχου}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/saas_paas_iaas_scopes.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Εικονικοποίηση}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.7\textwidth]{lib/figures/introduction/virtualization.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}{Εικονικοποίηση}
    % \vspace{-1cm} % would be needed if there was no other text

    \begin{block}{Ορισμός}

        Η αναπαράσταση υπολογιστικών πόρων σε εικονική μορφή με σκοπό την
        αναδιαμόρφωσή τους προς ικανοποίηση των αναγκών ενός συστήματος.

    \end{block}
    \vfill
    \begin{itemize}
        \item \textbf{Είδη}:
    \end{itemize}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.5\textwidth]{lib/figures/introduction/virtualization_types.png}
    \end{figure}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Εικονικοποίηση διακομιστών}
    \begin{block}<2->{Πως λειτουργεί;}

        Ένας υπερ-επόπτης είναι υπεύθυνος για την κατάτμηση των φυσικών πόρων
        σε εικονικούς, καθώς και για την ανάθεση αυτών στις εικονικές μηχανές.

    \end{block}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.7\textwidth]{lib/figures/introduction/server_virtualization_simple.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{horizontal}
\begin{frame}{Χωρίς εικονικοποίηση}
    \begin{columns}
        \column{0.4\textwidth}
            \begin{block}{Υποχρησιμοποίηση}
                \begin{itemize}
                    \item<2-> Αποθηκευτικού χώρου
                    \item<3-> Μνήμης
                    \item<4-> Επεξεργαστικής ισχύος
                \end{itemize}
            \end{block}
        \column{0.6\textwidth}

            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=\textwidth]{lib/figures/virtualization/redhat_virtualization_server_usage1.png}
                % \caption{Χρήση διακομιστών χωρίς εικονικοποίηση}
                % \label{fig:serverNoVirtualization}
            \end{figure}

    \end{columns}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}{Με Εικονικοποίηση}
    \begin{columns}
        \column{0.4\textwidth}
            \begin{block}{Διαφορές}
                \begin{itemize}
                    \item<2-> Καλύτερη αξιοποίηση πόρων
                    \item<3-> Εξοικονόμηση κόστους
                    \item<4-> Ευκολότερη διαχείριση
                \end{itemize}
            \end{block}

        \column{0.6\textwidth}

            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=\textwidth]{lib/figures/virtualization/redhat_virtualization_server_usage2.png}
                % \caption{Χρήση διακομιστών με εικονικοποίηση}
                % \label{fig:serverWithVirtualization}
            \end{figure}

    \end{columns}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical}
\begin{frame}
    \frametitle{Επιπρόσθετα Πλεονεκτήματα}
    \vspace{-3cm}
    \begin{block}{Προσφέρει}
        \begin{itemize}
            \item<2-> Ταχύτερη παροχή
            \item<3-> Ελάχιστος χρόνος διακοπής λειτουργίας
            \item<4-> Καμία ανάγκη για επιπλέον υλικό
        \end{itemize}
    \end{block}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Υπερ-επόπτες}
    \begin{block}{Ορισμός}

        Ένα λογισμικό, το οποίο διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους ενός
        διακομιστή, απομονώνοντάς τους σε διακριτά υποσύνολα αυτών.

    \end{block}

    \begin{block}{Είδη}<2->

        \begin{itemize}
            \item<3-> Υπερ-επόπτης Τύπου 1 (Bare Metal)
            \item<4-> Υπερ-επόπτης Τύπου 2 (Hosted)
        \end{itemize}

    \end{block}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Διαφορές Υπερ-επόπτη Τύπου 1 και 2}
    \begin{columns}
        \column{0.35\textwidth}
            \begin{block}{Οι υπερ-επόπτες τύπου 1:}
                \begin{itemize}
                    \item<2-> Είναι πιο αποδοτικοί
                    \item<3-> Αντικαθιστούν το λειτουργικό σύστημα
                    \item<4-> Χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα παραγωγής
                \end{itemize}
            \end{block}
        \column{0.65\textwidth}

            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=.7\textwidth]{lib/figures/introduction/type1-type2-hypervisor.png}
                % \caption{Χρήση διακομιστών χωρίς εικονικοποίηση}
                % \label{fig:serverNoVirtualization}
            \end{figure}

    \end{columns}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Αλληλεξάρτηση τεχνολογιών}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{lib/figures/introduction/server_virtualization.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Αλληλεξάρτηση τεχνολογιών}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{lib/figures/introduction/server_virtualization_iaas.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Docker}

    \begin{block}{Ορισμός}

        Μηχανή δοχείων, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών σε μορφή
        δοχείων.

    \end{block}

    \begin{block}{Χαρακτηρίζεται από}<2->

        \begin{itemize}
            \item<3-> Mεταφερσιμότητα
            \item<4-> Ταχύτητα
            \item<5-> Μέγιστη χρηστικότητα πόρων
            \item<6-> Ευκολία διαχείρισης
            \item<7-> Ασφάλεια
        \end{itemize}

    \end{block}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Εικονικές μηχανές και δοχεία}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.8\textwidth]{lib/figures/introduction/vm_vs_container.png}
    \end{figure}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{mainpoint}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]
    \frametitle{Χρήση IaaS Σήμερα}
\end{frame}
\addtocounter{framenumber}{1}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{horizontal}
\begin{frame}
    \frametitle{Χειροκίνητα Βήματα}
    \begin{columns}
    \column{.5\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.8\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/iaas_usage.png}
    \end{figure}
    \column{.5\textwidth}
        \begin{block}{Βήματα:}
            \begin{itemize}
                \item<1-> Επιλογή παρόχου υπηρεσίας
                \item<2-> Εισαγωγή στο διαδικτυακό διαχειριστικό πάνελ
                \item<3-> Επιλογή προδιαγραφών εικονικής μηχανής
                \item<4-> Εφαρμογή επιλογών
            \end{itemize}
        \end{block}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Το πρόβλημα ανεξαρτήτως παρόχου}
    \begin{columns}
        \column{.5\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item<1-> Χρονοβόρα διαδικασία
                \item<2-> Πιθανότητα λάθους
                \item<3-> Εγκλωβισμός σε έναν πάροχο
                \item<4-> Ανάγκη για επαναλαμβανόμενες διαδικασίες
                \item<5-> Χειροκίνητη σκλήρυνση
            \end{itemize}
        \column{.5\textwidth}
            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=0.8\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/iaas_providers.png}
            \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Γιατί επιλέγεται το IaaS;}
    \begin{columns}
        \column{.6\textwidth}
            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=\textwidth]{lib/figures/introduction/cloud_computing/iaas_benefits.png}
            \end{figure}
        \column{.4\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item<1-> Ευελιξία
                \item<2-> Αποδοτικότητα
                \item<3-> Ασφάλεια
                \item<4-> Αξιοπιστία
                \item<5-> Εξοικονόμηση χρόνου
                \item<6-> Εξοικονόμηση κόστους
            \end{itemize}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν}
    \begin{itemize}
        \item<1-> Απαιτείται εμπιστοσύνη προς τον πάροχο
        \item<2-> Χαμηλού επιπέδου προκαθορισμένες ρυθμίσεις ασφαλείας
        \item<3-> Πλήρη εξάρτηση από τον πάροχο
        \item<4-> Επιθέσεις στο νέφος
        \item<5-> Επιθέσεις στα δοχεία
    \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Απειλές στο Νέφος}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.7\textwidth]{lib/figures/background/cloud_threats.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical}
\begin{frame}
    \frametitle{Σημεία αδυναμίας}
    \begin{columns}
        \column{.5\textwidth}
            \begin{figure}
            \centering
                \includegraphics[width=.7\textwidth]{lib/figures/ThreatsOnVirtualization/enisaThreats.jpg}
            \end{figure}
        \column{.5\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item Παρατηρήσεις
                    \begin{itemize}
                        \item<2-> 16 γκρουπ απειλών
                        \item<3-> 39 ξεχωριστά CWEs
                    \end{itemize}
            \end{itemize}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Σημεία αδυναμίας}
    \begin{tikzpicture}[
    spy using outlines={
    circle,
    magnification=4.5,
    size=5cm,
    connect spies}]
\node[inner sep=0pt] {\pgfimage[width=0.4\textwidth]{lib/figures/ThreatsOnVirtualization/enisaThreats.jpg}};
\only<2>{\spy[blue!70!black] on (-0.7,3) in node at (.5\textwidth,0);}
\only<3>{\spy[blue!70!black] on (-0.1,2.2) in node at (.5\textwidth,0);}
\only<4>{\spy[blue!70!black] on (0.6,1) in node at (.5\textwidth,0);}
\end{tikzpicture}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Συχνές επιθέσεις στο Docker}
        \begin{block}{Κίνδυνος από}
            \begin{itemize}
                \item<2-> Εκμεταλλεύσεις πυρήνα (Kernel Exploits)
                \item<3-> Άρνηση υπηρεσίας
                \item<4-> Αποδράσεις Δοχείων (Container Breakouts)
                \item<5-> Δηλητηριασμένες εικόνες δοχείων
                \item<6-> Απόκτηση μυστικών κωδικών/κλειδιών
                \item<7-> Ενδιάμεσου (Man-in-the-Middle - MitM)
                \item<8-> Πλαστογράφηση ARP (ARP spoofing)
            \end{itemize}
        \end{block}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Η τριάδα της ασφάλειας}
    \begin{columns}
        \column{.4\textwidth}
            \begin{figure}
                \centering
                \includegraphics[width=\textwidth]{lib/figures/background/cia_triad.png}
            \end{figure}
        \column{.6\textwidth}
            \begin{itemize}
                \item Εμπιστευτικότητα
                    \begin{itemize}
                        \item<2-> Προστασία από αποκάλυψη
                    \end{itemize}
                \item Ακεραιότητα
                    \begin{itemize}
                        \item<3-> Προστασία από αλλοίωση
                    \end{itemize}
                \item Διαθεσιμότητα
                    \begin{itemize}
                        \item<4-> Προστασία από απώλεια
                    \end{itemize}
            \end{itemize}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.8\textwidth]{lib/figures/background/cia_confidentiality.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.8\textwidth]{lib/figures/background/cia_integrity.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.8\textwidth]{lib/figures/background/cia_availability.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Ορθές πρακτικές στην εικονικοποίηση}
    \begin{itemize}
        \item<2-> Συχνή ενημέρωση του υπερ-επόπτη
        \item<3-> Περιορισμός πρόσβασης στο διαχειριστικό πάνελ του υπερ-επόπτη
        \item<4-> Έλεγχος των μηχανημάτων που έχουν πρόσβαση στον υπερ-επόπτη
        \item<5-> Περιορισμός δικτυακής πρόσβασης στο διαχειριστικό πάνελ του υπερ-επόπτη
        \item<6-> Χρήση κρυπτογράφησης εικονικών μηχανών
        \item<7-> Απομόνωση των εικονικών μηχανών μεταξύ τους
        \item<8-> Παρακολούθηση των πόρων
        \item<9-> Ορθή διαχείριση στιγμιοτύπων εικονικών μηχανών
        \item<10-> Ασφάλιση του μηχανήματος φιλοξενίας
        \item<11-> Σκλήρυνση των εικονικών μηχανών
    \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Ορθές πρακτικές το Docker}
    \begin{itemize}
        \item<2-> Χρήση ελάχιστων δικαιωμάτων
        \item<3-> Χρήση read-only
        \item<4-> Περιορισμός πόρων
        \item<5-> Αποφυγή privileged
        \item<6-> Εικόνες δοχείων από έμπιστες πηγές
        \item<7-> Αποφυγή επικοινωνίας δοχείων μεταξύ τους
        \item<8-> Χρήση Kernel Capabilities
        \item<9-> Χρήση Kernel Security Modules
        \item<10> Χρήση χώρων ονομάτων
    \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{horizontal}
\begin{frame}
    \frametitle{Απαίτηση αυτοματοποίησης}
    \begin{itemize}
        \item<2-> Δημιουργία εικονικών μηχανών
        \item<3-> Σκλήρυνση εικονικών μηχανών
        \item<4-> Σκλήρυνση Docker
    \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\setLayout{vertical}
\begin{frame}
    \frametitle{Υπάρχουσες λύσεις εργαλείων}
    \begin{itemize}
        \item Δημιουργία εικονικών μηχανών
            \begin{itemize}
                \item<2-> Terraform
                \item<3-> Libcloud CLI
            \end{itemize}
        \item Σκλήρυνση εικονικών μηχανών
            \begin{itemize}
                \item<4-> JShielder
                \item<5-> nixarmor
            \end{itemize}
        \item Σκλήρυνση Docker
            \begin{itemize}
                \item<6-> docker-rootless-setup
                \item<7-> docksec
            \end{itemize}
    \end{itemize}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Σύγκριση γκρουπ 1}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.6\textwidth]{lib/figures/compare1.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Σύγκριση γκρουπ 2}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.6\textwidth]{lib/figures/compare1.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Σύγκριση γκρουπ 3}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.6\textwidth]{lib/figures/compare1.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}
    \frametitle{Προτεινόμενη Λύση}
    \begin{columns}\column{\textwidth}
    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=0.6\textwidth]{lib/logos/secdep_logo.png}
    \end{figure}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\section{Σκλήρυνση Εικονικών Μηχανών}
\begin{frame}{Αποτελέσματα μέσω του Lynis}

    \begin{table}[]
        \newcolumntype{P}{>{\centering\arraybackslash}m{4cm}}
        \centering
        \caption{\label{tab:lynisIndex}Δείκτης ασφαλείας Lynis}

        \renewcommand{\arraystretch}{1.5}
        \setlength{\tabcolsep}{0pt}

        % {\rowcolors{2}{}{LightGray!10}
            \begin{tabular}{ p{5cm}P }
                \toprule
                \textbf{Διακομιστής} & \textbf{Δείκτης Ασφαλείας} \\
                \midrule
                Προ σκλήρυνσης       & 65                         \\
                \rowcolor{LightGray!10}
                Μετά σκλήρυνσης      & 71                         \\
                \bottomrule
            \end{tabular}
        % }
    \end{table}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\begin{frame}{Αποτελέσματα μέσω του Lynis}

    \begin{figure}
        \centering
        \includegraphics[width=.6\textwidth]{lib/figures/scans/lynis/Lynis_Hardening_Index.png}
        \caption{Αύξηση δείκτη ασφαλείας του Lynis}
        \label{fig:lynisHardeningIndex}
    \end{figure}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\section{Αποτελέσματα}
\setLayout{blank} % Example of changing layout
\setBGColor{white} % it follows the previous setting
\setDefaultConfig % by default text is not black

\begin{frame}{Αποτελέσματα}

    \begin{columns}

        \column{0.5\textwidth}
        \justifying

        Με την χρήση του SecDep καταφέραμε να ασφαλίσουμε τους διακομιστές σε
        ικανοποιητικό βαθμό.

        \vspace{5pt}

        \begin{itemize}

            \item Σκλήρυνση λειτουργικού συστήματος
            \item Σκλήρυνση Docker

        \end{itemize}

        \column{0.5\textwidth}
        \justifying

        Με βάση το Lynis η αύξηση ασφάλειας του διακομιστή ανέρχεται στο
        9.23077\%.

        \vspace{5pt}

        \begin{enumerate}

            \item Μείωση ευπαθειών
            \item Αποτροπή επιθέσεων

        \end{enumerate}

    \end{columns}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
%Highlighting text
\setLayout{vertical}
\setBGColor{Ocean}
\begin{frame}{Πως το καταφέραμε;}
    \footnotesize % to not have hbox

    Κατεβάσαμε το \alert{SecDep}.

    \normalsize % back to normal
    \begin{block}{Τι έχει το SecDep;}
        Τα εκτελέσιμα secdep.py και harden.
    \end{block}

    \begin{alertblock}{Πως δουλεύει;}
        Το secdep.py είναι το κύριο εκτελέσιμο το οποίο εκτελεί το harden.
    \end{alertblock}

    % \begin{examples}
    %     Sample text in green box.
    % \end{examples}

\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\section{Εγκατάσταση του SecDep}
\setLayout{mainpoint}
\setBGColor{DarkPurple}
\begin{frame}{}
    \frametitle{Εγκατάσταση του SecDep}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

%-------------------------------------------------------------Slide
\section{Κλείσιμο}
\setLayout{blank}
\setBGColor{white} % it follows the previous setting
\setDefaultConfig % by default text is not black
\begin{frame}[plain,noframenumbering] % both needed to remove numbering
    \vspace{2cm}
    \begin{columns} % by default it is not exactly in the middle
    \column{\textwidth}
    \centering
    \textbf{\Huge Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!}
    \vskip 0.1pt
    \textbf{Ερωτήσεις;}
    \vskip 0.1pt
    \text{\footnotesize konsthol@proton.me}
    \vspace{0.5cm}
    \begin{picture}(0,0)
        \put(0,-150){\hbox{\includegraphics[width=0.4\textwidth]{lib/logos/gradCloud.png}}}
    \end{picture}
    \end{columns}
\end{frame}
%-------------------------------------------------------------%

\end{document}

    % \begin{table}[]
%         \centering
%         \caption{\label{tab:virtualizationThreatSources}Πηγή απειλών στην εικονικοποίηση}
%
%         \renewcommand{\arraystretch}{1.5}
%         \setlength{\tabcolsep}{10pt}
%
%         {\rowcolors{2}{}{LightGray!10}
%             \begin{tabular}{ p{5cm}p{6cm} }
%                 \toprule
%                 \textbf{Πηγή απειλής} & \textbf{Περιγραφή} \\
%                 \midrule
%                 Δίκτυο $\Rightarrow$ Υπερ-επόπτη &
%                 Απειλές που προέρχονται από το δίκτυο και στοχεύουν τον υπερ-επόπτη. \\
%                 Δίκτυο $\Rightarrow$ Εικονική Μηχανή &
%                 Απειλές που προέρχονται από το δίκτυο και στοχεύουν εικονικές μηχανές. \\
%                 Υπερ-επόπτη $\Rightarrow$ Εικονική Μηχανή &
%                 Απειλές που προέρχονται από τον υπερ-επόπτη και στοχεύουν εικονικές μηχανές. \\
%                 Εικονική μηχανή $\Rightarrow$ Εικονική Μηχανή &
%                 Απειλές που προέρχονται από εικονικές μηχανές και στοχεύουν άλλες εικονικές μηχανές. \\
%                 Εικονική μηχανή $\Rightarrow$ Υπερ-επόπτη &
%                 Απειλές που προέρχονται από εικονικές μηχανές και στοχεύουν τον υπερ-επόπτη. \\
%                 \bottomrule
%             \end{tabular}
%         }
%     \end{table}

    % \begin{figure}
    %     \centering
    %     \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    %         \centering
    %         \includegraphics[width=.7\textwidth]{lib/logos/logo_bb.jpg}
    %     \end{subfigure}
    %     \qquad
    %     \begin{subfigure}{0.45\textwidth}
    %         \centering
    %         \includegraphics[width=.5\textwidth]{lib/logos/gradCloud.png}
    %     \end{subfigure}
    % \end{figure}

% %-------------------------------------------------------------Slide
% \setLayout{blank}
% \setBGColor{white}
% \setDefaultConfig
% % \begin{landscape}
%     \begin{frame}[plain,noframenumbering]
%
% \begin{tikzpicture}[
% spy using outlines={
%   circle,
%   magnification=10,
%   size=5cm,
%   connect spies}]
% \node[inner sep=0pt] {\pgfimage[width=0.4\textwidth]{lib/figures/ThreatsOnVirtualization/enisaThreats.jpg}};
% \only<2>{\spy[blue!70!black] on (0.3,0.55) in node at (.5\textwidth,0);}
% \end{tikzpicture}
%
% %\framezoom<1><2>[border=1.5](28mm,34mm)(10mm,4mm)
% %\framezoom<1><3>[border=1.5](43mm,34mm)(6mm,6mm)
% %\framezoom<1><4>[border=1.5](65mm,41mm)(5mm,4mm)
% %    \begin{figure}
% %        \centering
% %        \includegraphics[width=.3\textwidth]{lib/figures/ThreatsOnVirtualization/enisaThreats.jpg}
%         % \includegraphics[width=.6\textwidth,angle=90]{lib/figures/ThreatsOnVirtualization/enisaThreats.jpg}
% %        \caption{Απειλές}
% %        \label{fig:virtualizationThreats}
% %    \end{figure}
% \end{frame}
% % \addtocounter{framenumber}{1} % noframenumbering not only hides the number but also does not count it and we want to count it
% % \end{landscape}
% %-------------------------------------------------------------%
